\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{geometry}
\geometry{margin=2.5cm}
\title{Diagnóstico para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sector de la construcción}
\author{\small Jiménez, Adienay, Romero, Ruth, Thabet, Daima, Varona, Betsy María}


\date{2023-01-15}

\begin{document}
\maketitle

\section*{Resumen}
El Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) constituye una herramienta de gran importancia para cualquier organización. La Empresa de Construcción y Montaje No. 2 de Camagüey se encuentra abocada en su implementación, sin embargo, presenta limitaciones en su propósito. El presente trabajo tiene como objetivo realizar el diagnóstico de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Constructora y Montadora No. 2 de Camagüey, para detectar las no conformidades existentes según la NC ISO 45001:2018, que responde a los siguientes principios científicos problema de investigación: ¿Cómo diagnosticar el GSST para detectar las deficiencias existentes y trazar estrategias que contribuyan a la implementación de la NC ISO 45001:2018 en la UEB No 2 de Montaje Industrial y Construcción Civil? Para ello se realizó un diagnóstico utilizó métodos de análisis – síntesis, la inducción – deducción y la relación entre lo lógico y lo histórico en el estudio de los fenómenos sociales aplicando  técnicas tales como la encuesta, entrevista, se aplicaron además la revisión documental y métodos estadísticos que permitieron el análisis de la información arrojando como los principales resultados (no conformidades existentes según la NC ISO 45001:2018), entre los cuales se destacan los siguientes: la alta dirección no se asegura de que la organización establezca e implemente procesos para la consulta y la participación de los trabajadores, no están establecidos, implementados y mantenidos procesos para evaluar las oportunidades que permitan mejorar el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

\section*{Referencias}
\begin{itemize}
  \item Abreu Pérez, E. (2017). Aplicación de un procedimiento para la evaluación de eco-eficiencia en el uso del cemento LC³. Estudios de caso en tecnologías de Gran Panel y Bloques Tradicionales en Santa Clara. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, 

  \item Accidentes laborales: la realidad del sector de la construcción en América Latina. (2020). 

  \item Acosta Jiménez, Y. A. (2012). Análisis técnico económico de soluciones de vivienda en el sistema FAR. Gran Panel IV Modificado Forsa. Universidad Central Marta Abreu de las Villas, 

  \item Alegre Alarcón, W. A. (2014). Implementación de un programa de seguridad y salud en el trabajo en la construcción del terminal de embarque y faja transportadora tubular para concentrado de minerales en el puerto del Callao. 

  \item Aranda Alonso, Y. (2017). La vivienda informal desde las regularidades sociales y jurídicas. Estudio de caso en Gran Panel. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Facultad de Ciencias 

  \item Batista, L. D. (2013). Identificación y evaluación de riesgos laborales en la Universidad de Las Tunas. Universidad de Las Tunas 

  \item Baylón Montes, J. C. (2019). Determinantes de los accidentes en proyectos de gran envergadura en el sector construcción. 

  \item Castro Toala, D. E. (2018). Análisis comparativo de la construcción de una vivienda de dos plantas de la urbanización villas del Rey aplicando los sistemas tradicional y forsa. Guayaquil: ULVR, 2018., 

  \item Coderch y de Sentmenat, J. A. (1978). Anteproyecto de un bloque de viviendas entre medianerías en la calle de Espronceda, 19 Madrid-España, 1976. 

  \item Cuevas, J. (2001). 500 años de Construcciones En Cuba 

  \item Capador González, David Esteban A. E. B. G. (2017). Análisis Cualitativo de Riesgos en Proyectos de Vivienda Unifamiliar. Universidad Católica de Colombia, 

  \item María, Sotolongo Sánchez I. A. M. S. V., MSc. Idalmis Acosta Perez, MSc. José Ulivis Espinosa Martínez (2012). Monografía Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Universidad Central Martha Abreu de Las Villas, 

  \item Rodríguez González, Iraida L. A. P.-D., MSc. Odalys Torrens Alvarez, Ing. Liraldo Leyva Bruzón. Capítulo 3: Accidentes de trabajo. In Seguridad y salud en el trabajo. 

  \item Folletos Técnicos acerca de sus sistemas constructivos. In S. A. Monolit Guatemala (Ed.).

  \item González, D. I. R. Introducción. In Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  \item Céspedes Socarrás, Gustavo Manuel J. M. M. C. (2016). Un análisis de la seguridad y salud en el trabajo en el sistema empresarial cubano. Retrieved from 

  \item Liraldo Leyva Bruzón, L. A. P.-D. F., MSc Odalys Torrens Alvarez, Dra. Iraida Rodríguez Gonzalez. Capítulo2: Prevención de riesgos en el trabajo. In Seguridad y Salud en el trabajo

  \item Jimén, Y. A. A. (2012). Análisis Técnico Económico de soluciones de vivienda en el sistema FAR (Gran Panel IV Modificado - Forsa). Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, 

  \item Balbo, Jorge M. C., Vicente Catarozzi, Eduardo Fernández, Rodolfo Levin, Walter Migliónico, María Narducci, Francisco Pierlet, Ma. Isabel Suárez, Fernando Tomasina, Roberto Torres. (1998). Seguridad en la construcción: manual para delegados de obra en seguridad e higiene. In. 

  \item Lukach, J. H. (2012). Manual de autoayuda para la construcción de viviendas unifamiliares por esfuerzo propio Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, 

  \item Luquetta Chedraui, O. M. (2006). Análisis comparativo de sistemas constructivos industrializados para vivienda en Colombia-el caso de Forsa y Uni-span. Bogotá-Uniandes, 

  \item Machuca Marcos, E. E. (2013). Plan de seguridad y salud para la construcción de un edificio. 

  \item Macías, E. G. (2016). Seguridad y Salud en obra de construcción de 5 viviendas de promoción pública en Ojós. Universidad Miguel Hernández, 

  \item Manuel Arispón Cid, M. V. S. (2006). Manual de prevención de riesgos laborales para las empresas de la construcción. In M. MUTUAL (Ed.). 

  \item Martínez Yuste, R. (2012). Plan de seguridad y salud. Edificio con una planta de sótano, planta baja de viviendas más 3 plantas de viviendas. Con un total de 42 viviendas. 

  \item Mazarío Fernández, L. G. (2011). Plan de seguridad y salud. 60 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en Valencia. 

  \item Mello, M. R. G. d. (2017). Diseño de bóvedas de ladrillo en cubiertas y entrepiso para el Sistema Sandino. Universidad de Holguín, 

  \item Merrit, F. S. (1989). Manual del Ingeniero Civil. In E. M. McGraw-Hill (Ed.). 

  \item Micons. (2014). Resolución No. 204/2014 In.

  \item Mixan Santillán, J. (2013). Evaluación de la seguridad y salud ocupacional en el trabajo de edificación. 

  \item Montaje de formaleta de muros. (2006). In F. S.A (Ed.).

  \item MTSS. (2019). Diccionario terminológico de equipos de protección personal. In. 

  \item Nawy, E. G. (1998). Concreto Reforzado, un enfoque básico. In M. P.-H. Hispanoamericana (Ed.). 

  \item NC ISO 45001: 2018. (2018). In.

  \item Normalización, O. N. d. (2015). NC 45001:2018. In.

  \item OIT. (1997). Seguridad, salud y bienestar en las obras en construcción: manual de capacitación. In Cinterfor/OIT (Ed.). 

  \item Pascual, Y. P. (2013). Identificación y evaluación de riesgos laborales en las áreas de la Universidad de Las Tunas. Universidad de Las Tunas, 

  \item Peraza, A. G. (2013). Identificación y evaluación de los riesgos laborales en el almacén perteneciente al BPA Universidad Central Martha Abreu de Las Villas, 

  \item Prochnik, V. (1989). Cadenas y Etapas en el Complejo de la Construcción Civil. El Trimestre Económico, 56(224 (4), 737-763. 

  \item Sáez, J. M. A. (2012). Seguridad en la obra civil. Albañil en general. In. 

  \item Salvador, C. M. G. (2011). Plan de Seguridad y Salud de un edificio de 51 viviendas, bajos comerciales y 3 sótanos en Valencia. Universidad Politécnica de Valencia, 

  \item Sánchez, F. (1990). Introducción a las Técnicas de Construcción. Retrieved from 

  \item Socarrás, G., \& Cumbrera, J. (2016). Un análisis de la seguridad y salud en el trabajo en el sistema empresarial cubano. Revista Latinoamericana de Derecho Social, 22, 1-46. 

  \item Valdivia, L. O. M. (2016). Proyecto de Seguridad y salud. Retrieved from 

  \item Vázquez, B. M. (2011). Mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el CBQ Universidad Central Martha Abreu de las Villas, 

  \item Yuste, R. M. Plan de seguridad y salud. Edificio con un planta de sótano, planta baja de viviendas más 3 plantas de viviendas. Con un total de 42 viviendas. Universidad Politécnica de Valencia

\end{itemize}

\section*{Editorial}
Access the full text of article: \href{https://www.cyta.com.ar/ta/article.php?id=220104}{https://www.cyta.com.ar/ta/article.php?id=220104}\\
Publicado por la \textbf{Editorial Ciencia y T\'ecnica Administrativa - CyTA}.\\
Sitio web: \href{https://www.cyta.ar}{www.cyta.ar}\\
Email: \texttt{cyta@cyta.ar}


\end{document}