\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{geometry}
\geometry{margin=2.5cm}
\title{Mejoras al proceso de restauración de instalaciones con valor patrimonial}
\author{\small Martínez Delgado, Edith, Cabrera Gómez, Jesús, Garza Ríos, Rosario, López Rodríguez, Daniela, Ramírez Díaz, Carlos Daniel}


\date{2022-01-15}

\begin{document}
\maketitle

\section*{Resumen}
La memoria histórica de una localidad, región o país resulta ser de suma importancia y es a través de sus elementos y manifestaciones tangibles e intangibles que conforman el patrimonio cultural, que se logra mantener viva dicha memoria, de ahí que sea imprescindible desarrollar actividades de restauración y conservación que permitan mantener el valor patrimonial de sus instalaciones. El presente trabajo resume la investigación realizada para una entidad dedicada a la restauración de este tipo de instalación. Se presenta la integración de un grupo de herramientas de gestión para la concepción, ejecución y control de la restauración y conservación de instalaciones con valor patrimonial ejecutadas por la entidad estudiada; llegándose, a la detección de elementos disfuncionales provocados por el entorno, tanto interno como externo, así como a la propuesta de soluciones que incluye un procedimiento que basado en la gestión del riesgo contribuye a un mayor control del proceso.

\section*{Referencias}
\begin{itemize}
  \item AGUILAR, J.R., MAGAÑA, D., TORRES, R. Análisis de modos de falla, efectos y criticidad (AMFEC) para la planeación del mantenimiento empleando criterios de riesgo y confiabilidad. Revista Tecnología Ciencia y Educación, 2010, 25(1), 15-26.

  \item AGUILERA, Y., PLASENCIA, J.A., NICADO, M., OCHOA, M. Evaluación de los riesgos de cumplimiento normativo. En M. Nicado García, III Conferencia Científica Internacional UCIENCIA, VIII Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Proyectos, Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba, septiembre 2018.

  \item ASANSA, A.F. Elaboración de la matriz de riesgo en la Empresa PROYECPLAST (Tesis de grado). Universidad Politécnica Salesiana SEDE CUENCA p. 129, 2013. 

  \item CORZO, G., ROMERO, A. Mapas de riesgos. Definición y metodología. www.sigweb.cl SIGWEB. División Difusión y Comunicaciones. 2005. Descargado de https://docplayer.es/11341036-El-portal-de-los-expertos-en-prevencion-de-riesgos-de-chile.html

  \item HERRERA, M. Implementation of risk management to equipment and productive systems. Revista DYNA, 2017, 84(202), 247-254.

  \item HERRERA, V., et al. Contribución a la restauración y el mantenimiento de obras de importancia histórica, cultural y social. Revista Nucleus, 2019, (66), 22-26. 

  \item ISO 31000:2018(es). Gestión del riesgo – Directrices. Descargado de 

  \item MATOTEK, M., REGODIC, D. Human Resource Risk Management in Supply Chain. Revista DYNA Management, 2015, 3(1). 9p. DOI: https://doi.org/10.6036/MN7478 

  \item MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR. Manual de mantenimiento recurrente y preventivo de los espacios educativos, 2013. Descargado de https://educación.gob.ec

  \item MORA, L.H. Guía práctica – Armado una precisa matriz de riesgos. En J. Yerant apolis, Conferencia Anual latinoamericana sobre delitos Financieros de la ACFCS. Asociación de especialistas certificados en delitos financieros, Hard Rock Panamá Meg, octubre 2016.

  \item MORÓN, A.J., REYES, M. M., URBINA, A. A. Gestión de riesgos en la empresa R.C. Agelvis, C.A. Revista Multiciencias, 2015, 15(4), 417-427.

  \item NORMA ISO 31000, 1ra Edición. Gestión de Riesgos - Principios y Guías. 2009.

  \item PARRA, I.C. Sistemas de mantenimiento en turismo. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 2019, 17(1), 225?236.

  \item RODRÍGUEZ, M., PIÑEIRO, C., DE LLANO, P. Mapa de Riesgos: Identificación y Gestión de Riesgos, Revista Atlantic Review of Economics, 2013, 2(1-29).

  \item SOTO, M., MUÑOZ, M.T., MORCATE, F. La conservación del patrimonio edificado, una responsabilidad social desde la universidad. Revista Científica de Arquitectura y Urbanismo, 2014, 35(2), 1815-5898.

  \item PLASENCIA, J. A., MARRERO, F., NICADO, M., COLLADA, I. Evaluación de la sostenibilidad de organizaciones cubanas. Revista DYNA MANAGEMENT, 2016, 4(3). 

  \item ROMÁN, E.E. Propuesta de mejoras a la gestión de mantenimiento en la empresa Biogen República Dominicana. (Tesis de maestría). Centro de estudios Ingeniería de Mantenimiento del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), República Dominicana, 2015.

\end{itemize}

\section*{Editorial}
Publicado por la \textbf{Editorial CyTA}.\\
Sitio web: \href{https://www.cyta.ar}{www.cyta.ar}\\
Email: \texttt{cyta@cyta.ar}

\end{document}