\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{geometry}
\geometry{margin=2.5cm}
\title{Evaluación del clima laboral en el área de obras  de una institución de educación superior}
\author{\small Cota Luévano, Jesus Alberto, Manjarrez Luévano, Víctor Manuel}


\date{2016-01-15}

\begin{document}
\maketitle

\section*{Resumen}
Considerando que el clima laboral es el difusor del éxito en las organizaciones, el cual se refiere a las percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico, en que este se da, se realizó una evaluación del nivel de satisfacción laboral del personal del Departamento de Obras de una Institución de Educación de Nivel Superior para medir el nivel de satisfacción del personal que labora ahí, esto se hizo mediante la aplicación de un instrumento propuesto en el cuestionario de Likert, con 48 preguntas elaboradas para medir los índices relacionados con el Clima Organizacional. El diagnóstico es necesario para poder retroalimentar al personal de la empresa y detectar áreas de oportunidad. Para concluir se puede deducir que los factores evaluados en su mayoría son satisfactorios cumpliendo con el rango establecido. Debido a que el clima laboral puede influir en la productividad, ya que un clima favorable permitirá un compromiso estable de los trabajadores con su organización y obtener mejores niveles de productividad.

\section*{Referencias}
\begin{itemize}
  \item Brunet, L. (2005). El clima de trabajo en las organizaciones. México. Editorial Trillas. PP. 20-28, 40-43.

  \item Chiavenato Idalberto, Administración de recursos humanos. Octava edición 2007, editorial Mc-Gran-Hill Internacional.

  \item Chiavenato, I. (2009). Comportamiento organizacional: La dinámica del éxito en las organizaciones (segunda edición). México D.F. Editorial McGraw Hill. PP. 261, 124.

  \item French, W. y Bell, C. (1996). Desarrollo organizacional; aportaciones de las ciencias de la conducta para el mejoramiento de la organización (quinta edición). México: Prentice Hall. PP. 120.

  \item Hellriegel y Slocum (2009). Comportamiento organizacional (doceava edición). México. Editorial Cengage Learning Editores. PP. 7.

  \item Ivancevich J. (2004). Administración de recursos humanos (novena edifición). México: Mc Graw Hill Interamericana. 

  \item Likert R. (1967). La vida en tu trabajo. Recuperado el 11 de febrero de 2013 

  \item Meza, A. y Carballeda, P. (2009). El diagnóstico organizacional: elementos, métodos y técnicas. México.

  \item Robbins, S. (2000). Comportamiento organizacional (octava edición) México. Prentice Hall. PP. 132-153.

  \item Rodríguez, D. (1999). Diagnóstico Organizacional (tercera edición). México, D.F. Editorial Alfaomega. PP. 36-41, 87-98, 157, 166.

  \item Valdez, R. (1988). “Diagnóstico empresarial. Método para identificar, resolver y controlar problemas en las empresas”. Editorial Trillas, S.A. de C.V. México, D.F. PP. 55.

  \item Verdugo T., M.L., Ochoa R., J. y Parada R., E. L. (2009). “Percepción sistémica del clima organizacional a través de la práctica del desarrollo organizacional”. Recuperado el 18 de febrero de 2013 de

  \item Wendell L. (1996). Desarrollo organizacional (quinta edición). México: Prentice Hall Editorial. PP. 19 , 20.

\end{itemize}

\section*{Editorial}
Access the full text of article: \href{https://www.cyta.com.ar/ta/article.php?id=150101}{https://www.cyta.com.ar/ta/article.php?id=150101}\\
Publicado por la \textbf{Editorial Ciencia y T\'ecnica Administrativa - CyTA}.\\
Sitio web: \href{https://www.cyta.ar}{www.cyta.ar}\\
Email: \texttt{cyta@cyta.ar}


\end{document}