\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{geometry}
\geometry{margin=2.5cm}
\title{Protocolo IPv6 para  la realización de Videoconferencias }
\author{\small Giulianelli, Daniel A., Rodríguez, Rocío Andrea, Vera, Pablo M.}


\date{2015-04-15}

\begin{document}
\maketitle

\section*{Resumen}
Esta línea de Investigación y Desarrollo se basa en la construcción de una solución integral en la que se combina el desarrollo de un software específico para Videoconferencias nativo para Ipv6, implementado en un hardware dedicado. El objetivo es contar con una solución autónoma que permita ser conectada a cualquier monitor o televisor para ser utilizada al momento de hacer una Videoconferencia sin necesidad de contar con equipamiento adicional. La ventaja además de la autonomía será el tamaño y costo final de la solución, en el presente artículo se expondrá la forma en que se propone implementarse.

\section*{Referencias}
\begin{itemize}
  \item [4] Cisco Systems. (2014). CISCO IOS IPv6 multicast technologies. 

  \item [5] García Muelas C, (2015) Integración de redes telemáticas, IoT con Raspeerry Pi; Universidad de Catalunya, España

  \item [6] Valera A., Soriano A., Vallés M (2014) Plataformas de Bajo Coste para la Realización de Trabajos Prácticos de Mecatrónica y Robótica; Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial, Universidad Politécnica de Valencia, España

  \item [7] Ballesta Torre F. Arduino+Raspberry Pi; Universidad de Catalunya, España; 2014

\end{itemize}

\section*{Editorial}
Publicado por la \textbf{Editorial CyTA}.\\
Sitio web: \href{https://www.cyta.ar}{www.cyta.ar}\\
Email: \texttt{cyta@cyta.ar}

\end{document}