\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{geometry}
\geometry{margin=2.5cm}
\title{El diseño organizacional: evolución y perspectivas}
\author{\small Castellanos Castillo, José Ramón, Castellanos Machado, Carlos Alberto}


\date{2011-04-15}

\begin{document}
\maketitle

\section*{Resumen}
Los cambios en el diseño organizacional constituyen una importante fuente para el incremento de la eficiencia y la eficacia de estas y por tanto de su competitividad. En correspondencia con ello, es que se han desarrollado diferentes tipologías, que constituyen alternativas viables que requieren ser analizadas en relación con el contexto en que se desempeñan las mismas. En el presente artículo, se esbozan posiciones de los autores en cuanto a la necesidad de integrar los supuestos sobre la razón de ser de las organizaciones en los procesos de diseño; así como la viabilidad de las formas organizativas desarrolladas en los últimos años, la cual se encuentra condicionada por su concepción desde la perspectiva del enfoque contingente. 

\section*{Referencias}
\begin{itemize}
  \item Arruñada, B. (1998): Teoría Contractual de la empresa. Marcial Pons. Madrid.

  \item Badaracco, J.L. (1991): The Knowledge Link: How Firms Compete throught Strategic Alliances. Harvard Business School Press. Boston. Massachussets.

  \item Bridges, W. (1994): The end of the job. Fortune lnternational, vol. 130, n° 6, 19 de septiembre, pp. 46-51.

  \item Bueno Campos, E. (1996) Organización de empresas. Estructura procesos y modelos, Ed. Pirámide. Madrid, España.

  \item Burns, T.; Stalker, G. (1961): The Management of Innovation. Tavistock Publications. London.

  \item Carrión Maroto, J. (2007) Estrategia. De la visión a la acción ESIC Editorial 2da. Edición. Madrid, España.

  \item Castellanos Castillo, J. R. (1998). Procedimiento General para el Rediseño Organizativo de OPCs con Enfoque participativo. Tesis Doctoral. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Santa Clara. Cuba 

  \item Crosby, P. B. (1989). La organización permanente exitosa. Editorial Mc Graw-Hill. México D. F.

  \item Chandler, A.D. (1962): Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. The MIT Press. Cambridge. Massachusetts.

  \item Chiavenato, I. (1987). Introducción a la teoría general de la administración. Editorial Mc. Graw-Hill, S. A. Bogotá.

  \item Davidow, W.H.; Malone, M.S. (1992): The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21st Century. Harper Collins Pub., Nueva York.

  \item De la Fuente Sabaté, J.M.; García-Tenorio Ronda, J.; Guerras Martin, L.A.; Hernangómez Barahona, J. (1997) Diseño organizativo de la empresa, Editorial Civitas. Madrid.

  \item Dess, G.; Lumpkin, G. T. (2003) Dirección estratégica. Creando ventajas competitivas. Editorial McGraw-Hill/Interamericana de España.

  \item Doz, Y.; Hamel, G. (1998) Alliance advantage: The art of creating value through partnering. Boston: Harvard Business School Press.

  \item Eccles, R.G,; Crane, D.B, (1987): Managing Through Networks in Investment Banking. California Management Review, otoño.

  \item Emery, P.E.; Trist. E.L. (1965): The causal texture of Organizational Environrnent. Human Relations, vol. 1R, n 1, febrero, p. 21-32.

  \item Etzioni, A. (1965). Organizaciones modernas. Editorial Hispanoamericana. México D. F.

  \item Fernández, Z. (1987) La estructura organizativa: un análisis contingente, Investigaciones Económicas, vol. 10, n 3, pp.467-482.

  \item Galbraith, 1. (1994): Competing with Flexible Lateral Organizations. Addison-Wesley. 2 ed. Boston.

  \item Galbraith, J.R; Kazanjian, RK. (1988): Strategy, Technology, and Emerging Organizaüonal Forms. In Hage, J. (ed.): Futures of Organizations. Lexington Books. Lexington, Massachussets.

  \item Galbraith, J.R (1977): Organization designo Addison Wesley. Reading. Massachussets.

  \item Ghoshal, S.; Barlett, C.A. (1990): The Multinational Corporation as an Interorganizational Network. Academy of Management Review, 15, pp. 603-625.

  \item Handy, C. (1989): The Age o/ Unreason. Harvard Business School Press. Boston.

  \item Handy, C. (1992): Balancing Corporate Power. A New Federalist Paper. Harvard Business Review, vol. 70, n° 6, pp. 59-72.

  \item Hodge, Anthony; Gales (2003) Teoría de la Organización. Un enfoque estratégico. Pearson Educación S.A. Madrid

  \item Kast, E.; Rosenzweig, J. (1992). Administración en las organizaciones. Mc Graw-Hill, 4ta. Edición. USA.

  \item Kenneth, J. A. (1983). Manual del Administrador de Empresas. Ediciones Mc Graw-Hill. Hispanoamericana de México S. A.  de C. V. México, D. F.

  \item Koontz, H.; Weichrich, H. (1994). Administración, 10 edición. McGraw-Hill, México D.F.

  \item Lawrence, P.R.; Lorsch, J.W. (1967): Organization and Environment. Managing Differentiation and Integration. Harvard Business School Press, Cambridge. Edición española: La empresa y su entorno. Plaza; Janés Editores, Barcelona, 1987.

  \item Malone, T.W.; Rockart, J.F. (1991): Cornputers, Networks and the Corporation. Scientific American, 265 (3), pp. 92-99.

  \item Malone, T.W.; Yates, J.; Benjamin, R.1. (1987): Electronic Markets and Electronic Hierarchies'. Communications of the ACM, 30, pp. 484-496.

  \item Mayntz, R. (1967). Sociología de la organización. Editorial Alianza, S.A. Madrid.

  \item Miles, R.; Snow, C.C.; Mathews, J.A.; Miles, G.; Coleman, H.J. (1997): Organizing in the KnowledgeAge: Anticipating the Cellular Form. Academy of Management Executive, 11 (4), pp. 7-20.

  \item Miles, R.E.; Snow, C.C. (1992): Causes of Failure in Network Organizations, California Management Review, vol. XXXIV, n 4, Surnmer, pp. 53-72.

  \item Mintzberg, H.  (1979): The Structuring of Organirations: A Synthesis of the Research, Prentice Hall, Englewood Cliffs.

  \item Mintzberg, H.  (1989). Diseño de organizaciones eficientes. Edición Gráfica Yanina. Argentina.

  \item Mintzberg, H. (1983): Power in and Around Organizations. Prentice Hall, Englewood Cliffs. Edición española: El poder en las organizaciones. Ariel, Barcelona, 1992.

  \item Mintzberg, H. (1991): The Effective Organization: Forces and Forms. Sloan Management Science. Vol. 32, n 2. Winter, pp. 54-67.

  \item Nadler, D; Gerstein, M; Shaw, R. (1998) Arquitectura organizativa. Ediciones Granica, S.A. Barcelona, España.

  \item Narayanan, V.K.; Nath, R. (1993) Organizationa theory. A strategic approach, R.D. Irwin, Homewood.

  \item Nonaka, 1.; Takeuchi, H. (1995): The Knowledge Creating Company. Oxford University Press. Nueva York.

  \item Ostroff, F.; Smith, D. (1992): The Horizontal Organization. Mckinsey Quarterly, n l. Versión española: La organización horizontal. Harvard Deusto Business Review, n 4, 1993; pp. 4-19.

  \item Ouchi, W.G. (1980): Markets, Bureaucracies and Clans. Administrative Science Quarterly, n? 25, pp. 129-141.

  \item Padilla Meléndez, A. y Del Águila Obra, A. (2003) La evolución de las formas organizativas. De la estructura simple a la organización en red y virtual. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa Vol. 9, N 3, pp. 69-94

  \item Pereda Marín, S. (1993) Ergonomía. Diseño del entorno laboral. Editorial Eudema, S. A., Salamanca. España.

  \item Pfeffer, J. (1982): Organizations and Organization Theory. Ballinger Publishing Company. Cambridge. Massachusetts.

  \item Quinn, J.B. (1992): lntelligent Enterprise: A knowledge and Service Based Paradigm for Industry.The Free Press. New York.

  \item Ricart Costa, E., Rosanas, J.M. (1996) Fundamentos económicos del diseño de organizaciones, Ekonomiaz. Revista de Economía Vasca, vol.35, pp.110-135.

  \item Rivas Tovar, L. A. (2002) Nuevas formas de organización. Revista Estudios Gerenciales, enero-marzo, número 082 Universidad ICESI Cali, Colombia pp. 13-45

  \item Robbins, S.P.; (1990) Organizations thoery: Structure, design and aplications, Ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, pp. 5-8

  \item Shetty, Y.K.; Carlisle, H.M. (1972): A Contingency Model of Organization Design. California Management Review, 15. Fall, pp. 38-45.

  \item Stoner, J.A.F, Freeman, R.E.; Gilbert, D.R. (1996) Administración, Prentice- Hall Hispanoamericana. México D.F.

  \item Taviera Filho, A. (1994) Ergonomía participativa. Revista PRODUCÃO. Minas Gerais, Brasil. pp. 47-54.

  \item Val Pardo, I. (1989) Estructura de organización de la empresa pública y la privada. Papeles de Economía Española, núm. 39-40, pp. 116-131.

  \item Woodward, J. (1965): Industrial Organization. Theory and Practice. Oxford University Press. Londres.

\end{itemize}

\section*{Editorial}
Access the full text of article: \href{https://www.cyta.com.ar/ta/article.php?id=100201}{https://www.cyta.com.ar/ta/article.php?id=100201}\\
Publicado por la \textbf{Editorial Ciencia y T\'ecnica Administrativa - CyTA}.\\
Sitio web: \href{https://www.cyta.ar}{www.cyta.ar}\\
Email: \texttt{cyta@cyta.ar}


\end{document}