\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{geometry}
\geometry{margin=2.5cm}
\title{Metodología de Análisis de Riesgos Informáticos}
\author{\small Eterovic, Jorge Esteban}


\date{2011-01-15}

\begin{document}
\maketitle

\section*{Resumen}
En éste trabajo se presenta una metodología de rápida aplicación que implementa los pasos necesarios para analizar un sistema, identificar las amenazas, las vulnerabilidades asociadas, calcular la probabilidad de ocurrencia de esas amenazas, determinar del impacto en caso de su materialización y por ultimo la obtención del riesgo al que se está expuesto. Así, esta metodología sería una herramienta de fácil implementación en una organización mediana ó pequeña que le permitiría identificar y gestionar los riesgos de tecnología de la información. El análisis de riesgos es el primer punto de la gestión de la seguridad de la información de una organización, y es necesario para realizar la gestión de los riesgos, es decir, tomar la decisión de eliminarlos, ignorarlos, transferirlos o mitigarlos y controlarlos, es decir realizar la gestión de riesgos. 

\section*{Referencias}
\begin{itemize}
  \item Norma IRAM-ISO/IEC 27005 - Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Gestión del riesgo de seguridad en la información, 2008, Instituto Argentino de Normalización y Certificación

  \item Mañas. José Antonio, 2006, MAGERIT – versión 2. Metodología de análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información. Ministerio de Administraciones Públicas. España.

  \item Mehari 2010, Club de la Securite de línformation Français – CLUSIF, Francia.

  \item Christopher J. Alberts; Audrey J. Dorofee y Julia H. Allen, 2001, OCTAVE catalogue of practices, version 2.0, Carnegie Mellon, Software Engineering Institute, USA.

\end{itemize}

\section*{Editorial}
Publicado por la \textbf{Editorial CyTA}.\\
Sitio web: \href{https://www.cyta.ar}{www.cyta.ar}\\
Email: \texttt{cyta@cyta.ar}

\end{document}