\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{geometry}
\geometry{margin=2.5cm}
\title{El diseño organizativo: Enfoques y tendencias contemporáneas}
\author{\small Castellanos Castillo, José Ramón, Castellanos Machado, Carlos Alberto}


\date{2010-07-15}

\begin{document}
\maketitle

\section*{Resumen}
En el contexto actual, caracterizado por un alto nivel de complejidad y dinamicidad, los procesos de diseño organizativo constituyen una de las vías esenciales para lograr la subsistencia y el mejoramiento del desempeño de las organizaciones, a fin de incrementar su nivel de competitividad. En correspondencia con lo anterior, el presente artículo aborda el problema del rediseño organizativo con el objetivo de contribuir al desarrollo de una base conceptual que fundamente el sustento teórico de los instrumentos metodológicos que en este sentido se desarrollen, desde una perspectiva en que se integran los fundamentos de los enfoques, estratégico, sistémico y situacional; así como la participación de los implicados como rasgo distintivo. Es en este sentido, y a partir del resultado de investigaciones desarrolladas por los autores en diferentes sectores de la economía con respecto a procesos de este tipo; así como de la revisión del estado del arte en esta área del conocimiento, que se exponen un conjunto de variables a tomar en cuenta al desarrollar los procesos de diseño organizativo, sus fundamentos, esencia e importancia y se potencia el análisis interno como un elemento de gran importancia con el fin no solo de constituir una importante fuente de reservas a los efectos del mejoramiento, sino también de lograr la coherencia en la organización. 

\section*{Referencias}
\begin{itemize}
  \item ACLE TOMASINI, A. Planeación estratégica y control total de calidad. Edición Guiraldo, 1992. México, D.F.

  \item AL HUSSIEN, H. Procedimientos para el diseño de un sistema de planificación y control flexible de la producción auxiliar en empresas textiles. Tesis doctoral inédita. Universidad Central de Las Villas, 1995. pp. 6-9.

  \item ALVAREZ FERNÁNDEZ, J. C. Dirección por implicación: un sistema para la mejora de la competitividad intrínseca de la empresa. Revista Alta Dirección, Barcelona, 1996, No. 185.  pp. 75-85.

  \item ARAZANDI, D. El secreto del arte de dirigir empresas hoy es la confianza que deposites en tus colaboradores, inseparable de la que tengas en tí mismo. Estudios Empresariales, 1994. Madrid.

  \item BADARACCO, J.L. The Knowledge Link: How Firms Compete throught Strategic Alliances. Harvard Business School Press. 1991, Boston. Massachussets.

  \item BARCELÓ MATUTANO, G. La empresa del futuro. Ediciones Albia, S.A. 1988.  Madrid.

  \item BARNARD, CHESTER Las funciones de los elementos dirigentes. Instituto de Estudios Políticos, 1959. Madrid

  \item BARTO, R. La organización de las estructuras. Revista Alta Dirección, 1983. No. 111. Barcelona. pp. 397-411.

  \item BEACHAM, A. Economía Industrial. Editorial Prometeo, 1954. Buenos Aires.

  \item BESSEYRE DES HORTS, CH. H. Gestión estratégica de los recursos humanos. Ediciones Deusto, 1989. Madrid. 

  \item BRIDGES, W. The end of the job. Fortune lnternational, vol. 130, n  6, 19 de septiembre, 1994 pp. 46-51.

  \item BROWN, A. Organization: A formulation of principle.  Hibbert Printing Company, 1991.  New York.

  \item BRYSON, J. M. La planeación estratégica y la revitalización del servicio al público. Revista Universidad, EAFIT. Vol. 69, 1988.  Medellín. Colombia. pp. 28 - 34.

  \item BUENO CAMPOS, E. Organización de Empresas. Estructura, procesos y modelos. Pirámide, 1996, Madrid.

  \item BURNS, T. y STALKER, G. The Management of Innovation. Tavistock Publications, 1961 London.

  \item CARDONA LABARGA, J. M. Crear y sobrevivir. Cómo evolucionan y prosperan las empresas. Ediciones Díaz Santos S. A., 1986.  Madrid.

  \item CARNOTA LAUZÁN, O. Teoría y práctica de la dirección socialista.  Editorial ENPES, 1987.  Ciudad de La Habana.

  \item CORELLA, A. Cultura de los recursos humanos. Revista Capital Humano, No. 56. 1994.  España. pp. 12-26.

  \item CROSBY, P. La organización permanente exitosa. Editorial Mc Graw-Hill, 1989. México D. F.

  \item CUERVO, A. Bases para el Diseño Organizativo de la Empresa. Papeles de Economía Española. n . 39. 1989, págs. 88-116.

  \item CHANDLER, A.D. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. The MIT Press. 1962, Cambridge. Massachusetts.

  \item CHIAVENATO, I. Introducción a la teoría general de la administración. Editorial Mc. Graw-Hill, S. A. 1987. Bogotá.

  \item CHILD, J. What determines organization?  Review Organizational Dynamics (Summer). 1974. USA. pp 26-34.

  \item DAVIDOW, W.H. y MALONE, M,S, The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21st Century. Harper Collins Pub. 1992, Nueva York.

  \item DE PABLO LÓPEZ, I. La esclerosis organizativa: Las fuerzas que distorsionan la marcha de la empresa. Revista Alta Dirección, Vol. 164. Año 1992. Barcelona. pp 355-362.

  \item DOMÍNGUEZ BIDAGOR, T. Desarrollo de directivos en el marco actual de la gestión empresarial. Revista Alta Dirección, Vol. 179. Año 1995.  Barcelona.  pp. 1-8.

  \item DONNELLY, J.H., GIBSON, J.L.; IVANCEVICH Fundamentals of Management 6 th ed. Business Publications, 1987.  Plano Texas

  \item ECCLES, R.G, y CRANE, D.B, Managing Through Networks in Investment Banking. California ManagementReview, otoño, 1987.

  \item EMERY, P.E. Y TRIST. E.L. The causal texture of Organizational Environrnent. Human Relations, vol. 1R, n 1, febrero, 1965 p. 21-32.

  \item ETZIONI, A. Organizaciones modernas. Editorial Hispanoamericana. 1965.  México D. F.

  \item FLEITMAN, J. Evaluación integral. Editorial Mc Graw-Hill Interamericana, S. A. de C.V. 1994.  México, D. F.

  \item GALBRAITH, 1.R. Designing Complex Organizations. Addison Wesley. Reading. 1973, Massachussets.

  \item GALBRAlTH, 1.R. Competing witn Flexible Lateral Organizations. Addison-Wesley, 1994 2 ed. Boston.

  \item GARCÍA GÓMEZ, J.; ACEVEDO SUÁREZ, J. A.; MERINO GODÍNEZ, L. Manual de economía de la industria. Editorial ISPJAE. 1984. Ciudad de La Habana.

  \item GÁRCIGA MARRERO, R. Socialismo y Dirección. Editorial de Ciencias Sociales, 1986.  Ciudad de La Habana.

  \item GHOSHAL, S. y BARLETT, C.A. The Multinational Corporation as an Interorganizational Network. Academy of Management Review, 15, año 1990, pp. 603-625.

  \item HALL, R. H. Organizaciones: Estructura y proceso. Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana, S. A. 1983. México, D. F.

  \item HAMMER, M.; CHAMPY, J. Reingeniería. Editorial Norma, 1994.  Bogotá.

  \item HANDY, e. The Age o/ Unreason. Harvard Business School Press, 1989.  Boston.

  \item HANDY, e. Balancing Corporate Power. A New Federalist Paper. Harvard Business Review, vol. 70, n 6, año 1992, pp. 59-72.

  \item HICKMAN, C.; SILVA M. Cómo organizar hoy empresas con futuro. Ediciones Juan Cranica, S. A., 1990.  Barcelona.

  \item HODGE, ANTHONY. Teoría de la Organización. Un enfoque estratégico. Pearson Educación S.A., 2003. Madrid

  \item HUERTA ARRIBAS, E. La empresa, cooperación y conflicto. Editorial Eudema, 1993.  Madrid.

  \item ILUNDAIN VILÁ, J. M. De las estructuras tradicionales a la organización flexible. Ediciones Gestión 2000, S.A. 1995. Madrid.  p. 136.

  \item KAST, E. F.; ROSENZWEIG, E. J. Administración en las organizaciones. Mc Graw-Hill, 1992, 4ta. Edición   USA.

  \item KAST, P.E. y ROSENZWEIG, J.E. Contingency VielVs of Organization and Management. Science Research Associates lnc. 1973, Palo Alto, California.

  \item KENNETH, J. A. Manual del Administrador de Empresas. Ediciones Mc Graw-Hill. Hispanoamericana de México S. A.  de C. V., 1983. México, D. F.

  \item KOONTZ, H.; WEICHRICH, H. Administración (9na Edición). Editorial Mc Graw-Hill. Hispanoamericana de México, S. A.  de C. V. 1991.  México, D. F.

  \item LAFUENTE FÉLEZ, A.; YAGUE GUILLEN, J. Ventajas competitivas y tamaño de las empresas: PYME. Revista Papeles de la Economía Española, Vol. 39. Año 1989, Madrid pp.165-184.

  \item LAWRENCE, B. Organización y dirección industrial. Ediciones Revolucionarias, 1966. La Habana.

  \item LAWRENCE, P.R. Y LORSCH, J.W. Organization and Environment. Managing Differentiation and Integration. Harvard Business School Press, 1967. Cambridge. Edición española: La empresa y su entorno. Plaza and Janés Editores, Barcelona, 1987.

  \item LÓPEZ QUERO, M.; RODRÍGUEZ PÉREZ, J. La dirección empresarial: Renovación y cambio hacia la excelencia. Revista Alta Dirección, Vol. 180. Año 1995. Barcelona. pp. 77-92.

  \item MALONE, T.W. y ROCKART, J.F. Cornputers, Networks and the Corporation. Scientific American, 265 (3), 1991, pp.92-99.

  \item MALONE, T.W.; YATES, J. Y BENJAMIN, R.1. Electronic Markets and Electronic Hierarchies'. Communications of the ACM, 30, 1987, pp. 484-496.

  \item MAYNARD, H. B. Administración de empresas. Editorial Reverté, S.A. 1973. Barcelona.

  \item MAYNTZ, R. Sociología de la organización. Editorial Alianza, S.A. 1967. Madrid.

  \item MEGGINSON, LEÓN, C.; MUSLEY D.; PIETRI P. Administración. Editorial Mc Graw-Hill Hispanoamericana de México S.A. de C.V. 1988. México, D. F.

  \item MENGUZZATO, M.; RENAU, J. J. La dirección estratégica de la empresa. Un enfoque innovador del management. Editorial Ariel. 1991, Barcelona.

  \item MILES, R.; SNOW, MATHEWS, J.A.; MILES, G.; y COLEMAN, H.J. Organizing in the Knowledge Age: Anticipating the Cellular Form. Academy of Management Executive, 11 (4), 1997, pp. 7-20.

  \item MILES, R.E. Y SNOW, C. Causes of Failure in Network Organizations, California Management Review, vol.XXXIV, n 4, Surnmer, 1992,  pp. 53-72.

  \item MILES, R.E. Y SNOW, C.C. Organizations: New Concepts for New Forms. California Management Review, vol.XXVIII, n  3, Spring, 1986, p. 62-73.

  \item MINTZBERG, H.  Diseño de organizaciones eficientes. Edición Gráfica Yanina. 1989. Argentina.

  \item MINTZBERG, H. Power in and Around Organizations. Prentice Hall, 1983 Englewood Cliffs. Edición española: El poder en las organizaciones. Ariel, Barcelona, 1992.

  \item MONTESINOS HERNÁNDEZ, D.; CEMBRANOS FERNÁNDEZ, M. La animación sociocultural. Una propuesta metodológica. Editorial Popular, S.A. 1991. Madrid.

  \item MUÑOZ BETEMPS, J. L. La función de organización y recursos humanos en los procesos de reconversión. Revista Alta Dirección, Vol. 179, año 1995. Barcelona. pp. 29-35.

  \item NONAKA, 1. Y TAKEUCHI, H. The Knowledge Creating Company. Oxford University Press. 1995. Nueva York

  \item OHMAE, K. El mundo sin fronteras. Editorial Mc Graw-Hill. 1991. Madrid.

  \item ORDOÑEZ ORDOÑEZ, M. La nueva gestión de recursos humanos. Ediciones Gestión 2000, S. A. 1995.  Madrid.

  \item OSTROFF, F. y SMITH, D. The Horizontal Organization. Mckinsey Quarterly, 1992, n l. Versión española: La organización horizontal. Harvard Deusto Business Review, n 4, 1993. pp. 4-19.

  \item OUCHI, W.G. Markets, Bureaucracies and Clans. Administrative Science Quarterly, 1980, n 25, pp. 129-141.

  \item PAVÓN MOROTE, J.; HIDALGO NUCHERA, A. Gestión e innovación: Un enfoque estratégico. Editorial Pirámide, S. A. 1997.  Madrid.

  \item PEREDA MARÍN, S. Ergonomía. Diseño del entorno laboral. Editorial EUDEMA, S. A., 1993. Salamanca. España.

  \item PETERS, T. Literatura management. Review Fortune (april). 1992. New York.pp. 5-19.

  \item PETERS. T.; WATERMAN, R. En busca de la excelencia. Editorial Norma, 1984. Bogotá.

  \item PFEFFER, J. Organizations and Organization Theory. Ballinger Publishing Company, 1982. Cambridge. Massachusetts.

  \item PORTER, M. Competitive strategic: techniques for analyzing industries and competitors. The Free Press, 1990. New York.

  \item PORTUONDO PICHARDO, F. M. Economía de empresas industriales (1ra parte): Editorial Pueblo y Educación, 1985.  Ciudad de La Habana.

  \item PORTUONDO VÉLEZ, A. L.; RODRÍGUEZ PÉREZ, A. El camino hacia la modernidad en la dirección empresarial. CEPADE/ 1992. Universidad Politécnica de Madrid.       España.

  \item QUINN, J.B. lntelligent Enterprise: A knowledge and Service Based Paradigm for Industry. The Free Press, 1992. New York.

  \item RIEGO FERNÁNDEZ, P. Administración de empresas para ingenieros. Editorial Civitas, S. A., 1996. Madrid.

  \item ROBBINS, S. Administración. Teoría y práctica. Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana, 1989.  

  \item RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C.; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C. Cómo crear una empresa. (Impresión ligera). Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa, 1992.  Madrid.

  \item RODRÍGUEZ MESA, G. Consideraciones sobre el tamaño óptimo de la fábrica. Revista Economía y Desarrollo, Vol. 71 año 1992.  Ciudad de la Habana. pp. 178-187.

  \item ROSENBERG, D. Revolución en la industria. Revista Manufactura, Vol. 3, No. 20. Año 1997. Colombia.  pp. 7-12.

  \item SÁNCHEZ GALLEGO, G. El puesto del Director General está cambiando. Revista Alta Dirección, No. 180. Año 1995.  España. pp. 108-114.

  \item SANTESMASES MESTRE, M. Marketing. Conceptos y estrategias. Editorial Pirámide, SA., 1993.  Madrid.

  \item SCHEIN, E. Cultura empresarial y liderazgo. Editorial Plaza and Javes, 1987.Madrid.

  \item SCHMITT, G. La reingeniería de los negocios. Editorial Atlántida, 1994.  Buenos Aires.

  \item SHETTY, Y.K. Y CARLISLE, H.M. A Contingency Model of Organization Design. California Management Review, 15. Fall, 1972. pp. 38-45.

  \item SIMON HEBERT, A. El comportamiento administrativo. Editorial Aguilar, 1979. Madrid.

  \item STEINER, G.A. Planeación estratégica. Lo que todo dirigente debe saber, Ediciones Continental, 1996. México.

  \item STONER J.; WANKEL, CH. Administración (3ra. Edición). Editora Hispanoamericana, S.A., 1989. México, D. F.

  \item TARRAGÓ SABATÉ, F. Aproximación al modelo de dirigente en la empresa de nuestros días. Editorial Ceura, 1985.  Madrid.

  \item TAVIERA FILHO, A. Ergonomía participativa. Revista PRODUCÃO. 1994. Minas Gerais,  Brasil. pp. 47-54.

  \item THOMPSON; STRICKLAND Dirección y administración estratégicas. Editorial McGraw Hill Interamericana, 1998. México.

  \item VAL PARDO, I. Estructura de organización de la empresa pública y la privada. Papeles de Economía Española, num. 39-40, año 1989, pp. 116-131.

  \item VENEGAS MARTÍNEZ, J. E. Planeación estratégica y mercadeo. Revista Alta Dirección, Vol. 87. Año 1992. Barcelona. pp. 22-28.

  \item WOODWARD, J. Management and Technology. Her Majestys Stationery Office, 1958. London.

  \item WOODWARD, J. Industrial Organization. Theory and Practice. Oxford University Press, 1965.  Londres.

  \item YAÑEZ GONZÁLEZ, E. Organización de la economía socialista. Instituto Superior de Dirección de la Economía, 1985.  Ciudad de La Habana.

  \item YAÑEZ GONZÁLEZ, E. Dirección estratégica. CETED/UH. 1991. Ciudad de La Habana.

  \item ZAPICO MEDINA, R. Administración de negocios. Publicaciones Cultural, S. A. 1957.  La Habana.

  \item ZERRILLE GÓMEZ, A. Fundamentos de organización y dirección general. Ediciones Deusto S. A., 1978. Bilbao

\end{itemize}

\section*{Editorial}
Publicado por la \textbf{Editorial CyTA}.\\
Sitio web: \href{https://www.cyta.ar}{www.cyta.ar}\\
Email: \texttt{cyta@cyta.ar}

\end{document}