\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{geometry}
\geometry{margin=2.5cm}
\title{Procesos comunicacionales de Enfermería y su impacto en la toma de ecisiones: respecto al tránsito de los pacientes en servicios de internación.}
\author{\small Chervo, María Alejandra, Arzani, Eduardo Miguel, Muñoz, Noemí Isabel}


\date{2006-07-15}

\begin{document}
\maketitle

\section*{Resumen}
Este proyecto de investigación pretende estudiar la información que genera y comunica enfermería, el modo en que lo hace y el tipo de decisiones que se toman acerca del cuidado del paciente por parte de los distintos miembros del equipo de salud. El supuesto es que a partir de este dato será posible, por un lado, hacer visible el aporte de enfermería al cuidado del paciente internado y, por otro lado, analizar y discutir el modelo organizacional que prevalece en los ámbitos de la práctica, su coincidencia o no con el modelo teórico que se enseña durante la formación de grado, así como en qué medida los dispositivos utilizados contribuyen o no al ocultamiento del aporte del trabajo enfermero.Se propone un abordaje cuanti-cualitativo, dada la complejidad del objeto a abordar: la información y el hecho comunicacional. La población a estudiar debe ser amplia, de modo que se produzca evidencia empírica suficiente como para poner en discusión los marcos teóricos vigentes.

\section*{Referencias}
\begin{itemize}
  \item ALBRECHT, Karl. Todo el poder al cliente. Buenos Aires: Paidós, 1994.

  \item DABAS, Elina. NAJMANOVICH, Denise (compiladoras). Redes El lenguaje de los vínculos. Buenos Aires: Paidós, 1995.

  \item OSBORNE, David; PLASTRIK, Peter. La reducción de la burocracia. Cinco estrategias para reinventar el gobierno. 1a ed. Buenos Aires: Paidós, 1998. 

  \item ROVERE, Mario R. Planificación estratégica de Recursos Humanos en Salud. Serie Desarrollo de Recursos Humnos - OPS/OMS Nº 96 (1993).

  \item ROVERE, Mario R. Gestión estratégica de la Educación Permanente en Salud. Serie Desarrollo Recursos Humanos OPS/OMS. Nº100 (1994). Cap. III. Educación permanente de Personal de Salud.

  \item ROVERE, Mario. En: Actas del I Congreso de en el XIX CONGRESO ARGENTINO DE AUDITORÍA MÉDICA.17 y 18 de Abril de 1997.

  \item ROVERE, Mario R. Equidad, calidad y desarrollo de Enfermería. Un desafío para el siglo XXI. En: Actas del IV CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERÍA (19-23 de Septiembre de 1994 La Paz Bolivia).

  \item ROVERE, Mario R. Calidad y Educación permanente en Salud. En: Actas de la REUNIÓN CIENTÍFICA EN EL MARCO DE LA ENTREGA DEL PREMIO SADAM AL HOSPITAL DE PEDIATRÍA (13 de diciembre de 1995 JUAN p. GARRAHAN).

  \item ROVERE, Mario R. Calidad es Recurso Humano. En: Actas del  CONGRESO DE SADAM ( 8 - 11 de Noviembre de 1994).

  \item SENGE, Peter. La quinta disciplina. México: Editorial Granica, 1998

\end{itemize}

\section*{Editorial}
Publicado por la \textbf{Editorial CyTA}.\\
Sitio web: \href{https://www.cyta.ar}{www.cyta.ar}\\
Email: \texttt{cyta@cyta.ar}

\end{document}